0E 50E 100E 150E 160W 110W 60W 10W

0

(a) Obs

0

5

10

15

0E 50E 100E 150E 160W 110W 60W 10W

0

(b) NCEP

0

5

10

15

0E 50E 100E 150E 160W 110W 60W 10W

0

(d) ERA

0

5

10

15